Das Hauptfenster von
Das Hauptfenster von
Das Hauptfenster von
Im Hauptfenster hat der Anwender zwei Karteikarten mit Scanoptionen: Basis-Einstellungen und Scanner-spezifische Einstellungen. Die Karteikarte Basis-Einstellungen enthält die gebräuchlichsten Parameter, die der SANE-Scannertreiber zur Verfügung stellt. Die Karteikarte Scanner-spezifische Einstellungen enthält zusätzliche Optionen. Die hier aufgezählten Optionen hängen von der SANE-Unterstützung Ihres Treibers ab: libksane, das benutzt, sollte die meisten Parameter, die SANE zur Verfügung stellt, anzeigen. Analoge Gammatabellen werden zurzeit nicht unterstützt.
Karteikarte „Scanner-spezifische Einstellungen“
Karteikarte „Scanner-spezifische Einstellungen“
Die Scanner-spezifischen Einstellungen enthalten zusätzliche Optionen des Treibers. (libksane) behandelt diese Optionen nicht besonders.
Haben Sie alles nach Ihren Wünschen eingestellt, können Sie den kleinen Pfeil oben an der Trennlinie zum Einstellungsbereich benutzen. Klicken Sie darauf, um die Einstellungen ein- oder auszublenden. Dieser Ausblendknopf überdeckt den Vorschaubereich, verblasst aber, wenn der Mauszeiger ihn verlässt.

Scannen
Um ein Bild einzuscannen, kann der Anwender erst einen Vorschauscan starten und dann denn Scanbereich für den endgültigen Scan aussuchen. Der Vorschauscan wird durch den Vorschau-Knopf gestartet.
Der Vorschau-Knopf
Der Knopf Vorschau
Nachdem die Vorschau eingescannt wurde, kann der Bereich für den endgültigen Scan ausgewählt werden.
Auswahl und Vergrößerung
Auswahl und Vergrößerung
Um das Bild besser auszuwählen kann der Anwender in das Bild hinein und aus der aktuellen Auswahl hinaus zoomen. Er kann den Zoom auch so einstellen, dass die komplette Vorschau in das Fenster passt.
Der Knopf Passend zoomen
Der Knopf Passend zoomen
Wenn das Bild ausgewählt wurde dann kann das endgültige Bild mit dem Scan-Knopf eingelesen werden.
Der endgültige Scan
Der endgültige Scan
Sie bekommen den Fortschritt des Scans angezeigt.
Ein Bild wird eingescannt
Ein Bild wird eingescannt
Wenn Vorschau vor dem Speichern in den Einstellungen ausgewählt ist, dann wird das Bild in einem Vorschaufenster, wie unten zu sehen ist, angezeigt. Wenn Speichern gedrückt wird, dann wird das Bild gespeichert und Verwerfen führt zu einem Abbruch und Sie gelangen wieder in das Hauptfenster.
Das Vorschaufenster
Das Vorschaufenster

Mehrere Bereiche einscannen
Manchmal brauchen Sie nur bestimmte Teile eines Bildes. Anstatt das ganze Bild zu scannen und dann mit einem Grafikprogramm wie ⪚ die verschiedenen Teile des Bildes in einzelne Dateien zu speichern, verwenden Sie die Funktion Mehrfachauswahl von .
Mehrfachauswahl
Mehrfachauswahl
Scannen Sie eine Vorschau. Dann wählen Sie mit dem Mauszeiger den ersten Teil des Bildes in der Vorschau. Fahren Sie mit dem Mauszeiger über den ausgewählten Bereich und klicken Sie auf das grüne +, um diesen Bereich zu markieren. Ausgewählte Bereiche des Bildes werden mit einem roten Rand angezeigt. Wählen Sie dann auf gleiche Weise die nächsten Teile des Bildes.
Um einen einzelnen ausgewählten Bereich wieder zu entfernen, verschieben Sie den Mauszeiger in diesen Bereich und klicken auf das rote -. Mit Auswahl löschen aus dem Kontextmenü, das mit der geöffnet wird, entfernen Sie alle gewählten Bereiche in der Vorschau.
Haben Sie zwei einzelne Fotos oder Bilder auf den Scanner gelegt und die Vorschau gestartet, dann wählt automatisch diese einzelnen Bilder als getrennte Bereiche aus. Dies Verhalten kann im Einrichtungsdialog abgeschaltet werden.
Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, starten Sie das richtige Scannen aller ausgewählten Bereiche. Die Bildteile werden dann automatisch nach den Vorgaben im Einrichtungsdialog benannt.

einstellen
Durch den Knopf Einstellungen wird der gleichnamige Dialog vor dem Hauptfenster geöffnet. Sie können hier die wichtigsten Einstellungen ändern.
Bildschirmfoto des Einrichtungsdialog von
Einrichtungsdialog von
Vorschau vor dem Speichern: 	Der Anwender kann das Bild, wenn gewünscht, vor dem Speichern betrachten. In diesem Fall muss die Option Vorschau vor dem Speichern anzeigen ausgewählt sein. Wenn diese Vorschau von dem Anwender nicht gewünscht ist, dann muss die Option abgewählt werden.
Speichermodus: 	 Diese Einstellung erlaubt es ihnen, die Art wie Bilder speichert auszuwählen. Dialog zum Speichern für jedes Bild öffnen öffnet den Dialog für jedes eingescannte Bild. Wenn diese automatisch mit einem generierten Namen in einem vorher definierten Ordner speichern soll, dann müssen Sie Dialog zum Speichern nur für das erste Bild öffnen auswählen. Mit dieser Einstellung wird folgender Dialog „Speicherort“ für das erste eingescannte Bild geöffnet:
Bildschirmfoto des Dialogs „Speicherort“ von
Dialog „Speicherort“ von
Speicherort: 	Diese Einstellung definiert, wo die Bilder als Voreinstellung und mit welchen Namensschema sie gespeichert werden. Der Standardwert ist Ihr persönlicher Ordner und Sie können dies mit dem Knopf ... ändern.
Name & Format: 	Dieser Parameter definiert ein Bildpräfix für die automatisch zu speichernden Bilder und ist darüber hinaus der vorgeschlagene Name für das Bild im Dialog zum Speichern. Das automatisch gespeicherte Bild bekommt einen numerischen Suffix der jedesmal hochgezählt wird, wenn ein Bild gespeichert wird. Die Zeichenkette ### wird durch die Zahlen ersetzt.
Sie können ebenfalls das Dateiformat auswählen, als Standard ist PNG eingestellt.
Wählen Sie die Bildqualität zum Speichern: 	Der Anwender kann die zum Speichern benutzte Bildqualität anpassen. Dieser Wert ändert auch den Kompressionswert beim Speichern. Wenn Wählen Sie die Bildqualität zum Speichern nicht ausgewählt ist, dann wird der Standardwert von benutzt.
Vorschau-Auflösung (DPI) 	 benutzt ein heuristisches Verfahren, um eine brauchbare Auflösung zu ermitteln. Versagt dieses Verfahren und die vorgeschlagenen Auflösung ist zu hoch oder zu niedrig, dann benutzen Sie diese Einstellung, um die Auflösung der Vorschau festzulegen.
Automatische Auswahl deaktivieren 	Als Voreinstellung ist die automatische Auswahl aktiviert. Nach dem Scan einer Vorschau versucht „libksane“ automatisch einzelne Bilder in der Vorschau zu erkennen, die im Stapelbetrieb eingescannt werden können. Wenn Sie ⪚ zwei Fotos auf den Scanner legen und die Vorschau starten, wählt automatisch die beiden Fotos als getrennte Bereiche aus.
Wenn Sie normalerweise jedoch Dokumente scannen, kann es passieren, dass automatisch mehrere getrennte Bereich im Dokument ausgewählt werden. Diese unerwünschten Auswahlbereiche müssen dann manuell entfernt werden. Um das zu vermeiden, deaktivieren Sie diese Einstellung im Ankreuzfeld.
Scanner-Einstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen 	Die zuletzt benutzten Einstellungen werden beim Start von wieder geladen. Wenn Sie diese Einstellung durcheinander gebracht haben, indem Sie zum Beispiel die Einstellungen zur Farbkorrektur änderten, ohne deren Bedeutung zu kennen, erhalten Sie möglicherweise sehr merkwürdig aussehende Bilder. In einem solchen Falle können Sie mit dieser Aktion die Einstellungen wieder auf die Standardwerte zurücksetzen, die aus der Kombination der Voreinstellungen von „libksane“ und vom Backend bestehen.

Hilfe, Über, Einstellungen und Schließen
Am Ende des Hauptfensters finden Sie die Knöpfe Hilfe, Über, Einstellungen und Schließen.
Knöpfe im Hauptfenster
Knöpfe im Hauptfenster
Der Knopf Hilfe startet die -Hilfe mit dem -Handbuch. Der Knopf Über startet den -Dialog Über für . Der Knopf Einstellungen zeigt den Dialog für die Einstellungen und Schließen kann benutzt werden, um zu beenden.