benutzen

Auswahl des Scanners
Ein Standardscanner kann auf der Befehlszeile von mit dem Befehl skanlite -d [device name] im Terminal gesetzt werden. Wenn dieser Scanner nicht geöffnet werden kann oder wenn kein Standardscanner angegeben wurde, dann wird ein Dialog zur Auswahl des Scanners geöffnet.
Scanner-Auswahldialog von
Scanner-Auswahldialog von
Der Anwender kann den zu verwendenden Scanner auswählen und OK drücken, um den Scanner zu öffnen. Abbrechen wird beenden.
Kein Scanner gefunden
Kein Scanner gefunden
Wurden keine Geräte gefunden, zum Beispiel weil der Scanner nicht angeschlossen oder nicht eingeschaltet war, korrigieren Sie das. Mit dem Knopf Geräteliste neu laden kann dann erneut nach angeschlossenen Scannern gesucht werden.
Dies funktioniert nicht mit allen Treiber bzw. Backends. In diesem Fall beenden Sie , schließen den Scanner an und schalten ihn ein und starten das Programm dann wieder.