El manual de
es una aplicación de escaneo de imágenes que se limita a escanear y guardar imágenes.
está basado en libksane, una interfaz de para la biblioteca SANE para controlar escáneres de imágenes.

Introducción
es una sencilla aplicación de escaneo de imágenes que se limita a escanear y guardar imágenes. puede mostrar un diálogo para guardar cada imagen o guardar las imágenes inmediatamente en la carpeta indicada con nombres y formatos generados automáticamente. El usuario también puede decidir si se debe mostrar la imagen escaneada antes de guardarla.
puede guardar imágenes en todos los formatos permitidos por . Por ejemplo:
png (8 y 16 bits por color)
jpeg, jpg, jpeg 2000
bmp
Puede comprobar el grado de compatibilidad de su escáner desde la dirección web del proyecto SANE, introduciendo la información en esta página de búsquedas: http://www.sane-project.org/cgi-bin/driver.pl.