La ventana principal de
La ventana principal de
La ventana principal de
En la ventana principal, el usuario dispone de dos grupos de opciones para configurar el escaneo: Opciones básicas y Opciones específicas del escáner. La pestaña Opciones básicas contiene los parámetros más comunes que proporcionan los motores de escaneo de SANE, mientras que la pestaña Opciones específicas del escáner contiene todas las opciones del motor. Las opciones que se muestran aquí dependen del grado de implementación de su controlador en SANE: libksane (que usa) debería poder mostrar la mayoría de los tipos de parámetros que proporciona SANE (por ahora no se permite el uso de tablas de gamma analógica).
Pestaña de opciones específicas del escáner
Pestaña de opciones específicas del escáner
Las opciones específicas del escáner contienen opciones más detalladas de los motores. (libksane) no proporciona un manejo especial para estas opciones.
Si está conforme con las preferencias, puede usar la flecha pequeña que hay en el divisor superior de las opciones. Al pulsarla se ocultan o se muestran las opciones. Este panel puede cubrir el área de vista previa, aunque se oculta cuando el cursor del ratón se mueve fuera del mismo.

Escaneando
Para escanear una imagen, el usuario puede empezar con una vista previa del escaneo y a continuación seleccionar la parte que desea escanear. La vista previa del escaneo se inicia al pulsar el botón «Vista previa».
El botón «Vista previa»
El botón «Vista previa»
Tras escanear la vista previa, puede seleccionar el área de la imagen final.
Selección y ampliación
Selección y ampliación
Para una mejor selección de la imagen, el usuario puede aumentar o disminuir la selección actual o ajustarla a la ventana de vista previa.
El botón «Ajustar»
El botón «Ajustar»
Tras seleccionar la imagen, puede obtener la imagen final pulsando el botón «Escanear».
El botón «Escanear»
El botón «Escanear»
Podrá ver el proceso del escaneo.
Escaneo en proceso
Escaneo en proceso
Si la opción Previsualizar antes de guardar se encuentra seleccionada en las preferencias, la imagen escaneada se muestra en una ventana de vista previa, como puede ver en la siguiente captura de pantalla. Si pulsa el botón Guardar, la imagen se guarda. Si pulsa el botón Descartar, la vista previa se descarta y se vuelve a la ventana principal.
La ventana de vista previa
La ventana de vista previa

Escaneo de múltiples selecciones
A veces solo necesitará ciertas partes de una imagen. En lugar de escanear toda la imagen y usar después una aplicación de gráficos (como ) para guardar las distintas partes de la imagen en distintos archivos, use la función de selección múltiple de .
Selecciones múltiples
Selecciones múltiples
Escanee una vista previa y a continuación use el para seleccionar la primera parte de la imagen en la vista previa. Sitúe el cursor del ratón sobre el área seleccionada y haga clic en el icono verde + para seleccionar el área. Las áreas seleccionadas se indican con un borde rojo. Puede seleccionar las siguientes partes de la imagen del mismo modo.
Para eliminar una única selección, sitúe el cursor del ratón sobre dicha área y haga clic en el icono rojo -. Si usa la opción Borrar selecciones en el menú de contexto que se muestra al pulsar el , se eliminarán todas las selecciones existentes en la vista previa.
Si ha colocado dos imágenes o fotos distintas en el escáner y ha iniciado una vista previa, seleccionará automáticamente las distintas áreas. Este comportamiento se puede modificar en el diálogo de preferencias.
Si está conforme con su elección, inicie el escaneo por lotes definitivo de todas las selecciones. Las imágenes se guardarán usando la función de asignación de nombre por lotes que se describe en el diálogo de preferencias.

Preferencias de
Si pulsa el botón Preferencias, se mostrará el diálogo de preferencias encima de la ventana principal. Aquí podrá elegir los ajustes más importantes.
Captura de pantalla del diálogo de preferencias de
Diálogo de preferencias de
Vista previa de la imagen antes de guardarla: 	El usuario puede escoger si desea obtener una vista previa de la imagen antes de guardarla. En este caso, puede dejar marcada la opción Vista previa de la imagen antes de guardarla. Si el usuario no desea obtener una vista previa de la imagen, debería desmarcar esta opción.
Modo para guardar: 	 Este ajuste le permite elegir cómo guardará las imágenes . Si elige Abrir un diálogo para guardar cada imagen, el diálogo para guardar archivos se mostrará para cada imagen que escanee. Si prefiere que las guarde automáticamente (generando de forma automática un nombre de archivo y guardando la imagen en un directorio predefinido), elija la opción Abrir un diálogo solo para la primera imagen. Esta opción mostrará el siguiente diálogo «Ubicación para guardar» solo para la primera imagen que escanee.
Captura de pantalla del diálogo de ubicación para guardar de
Diálogo de ubicación para guardar de .
Ubicación para guardar: 	Este ajuste define la ubicación donde guardar las imágenes de forma predeterminada y la asignación de nombres de archivos. La ubicación predeterminada donde guardar será su carpeta personal. Puede cambiar esta ubicación pulsando el botón ....
Formato del nombre: 	Este parámetro define el prefijo de la imagen para las imágenes guardadas automáticamente, que también es el nombre que se sugiere para la imagen en el diálogo de guardar. Una imagen guardada automáticamente tendrá un sufijo numérico (la parte «###» se sustituirá por números) que se incrementará cada vez que se guarde una imagen.
También puede escoger el formato del archivo a guardar, que por omisión es «png».
Indicar calidad al guardar: 	El usuario puede indicar la calidad de la imagen que se usará al guardarla. El ajuste de la calidad de la imagen afecta al nivel de compresión que se usa al guardarla. Si no está marcada la opción Indicar calidad al guardar, la calidad será el valor predeterminado de .
Definir resolución de la vista previa (PPP) 	 usa métodos heurísticos para tratar de obtener una resolución sensata, aunque es posible que fallen y la resolución sea demasiado alta o demasiado baja. En este caso, puede ajustar de forma manual la resolución de la vista previa con esta opción.
Desactivar selecciones automáticas 	La selección automática de áreas está activada por omisión. Tras obtener una vista previa, «libksane» tratará de seleccionar automáticamente todas las imágenes existentes en la vista previa y debería escanearlas por lotes. Por ejemplo, si coloca dos fotos en el escáner y obtiene una vista previa, seleccionará y añadirá automáticamente las dos fotos.
Si, por el contrario, lo que suele escanear son documentos, es posible que la selección automática seleccione numerosas partes de los documentos y deba eliminarlas de forma manual. Para evitar este inconveniente, marque la casilla para desactivar la selección automática.
Revertir las opciones del escáner a sus valores por defecto 	Cada vez que inicie el programa se volverán a cargar las últimas preferencias que hubiera usado anteriormente. Si se había equivocado en algunas opciones (por ejemplo, si había cambiado los ajustes de corrección de color, disponibles para algunos motores, sin saber muy bien lo que estaba haciendo), es posible que las imágenes empiecen a verse de forma incorrecta. En este escenario, esta opción proporciona un modo de revertir todos los ajustes a sus valores predeterminados, que son una combinación de los valores por omisión del motor y de «libksane».

Ayuda, acerca de, preferencias y cerrar
En la parte inferior de la ventana principal encontrará los botones Ayuda, Acerca de, Preferencias y Cerrar.
Los botones de la ventana principal
Los botones de la ventana principal
El botón Ayuda abre el centro de ayuda de con el manual de . El botón Acerca de abre el diálogo «Acerca de» de para . El botón Preferencias muestra diálogo de las preferencias. Use el botón Cerrar para salir de .