Uso de

Selección del escáner
Puede indicar un escáner por omisión en la línea de órdenes de usando skanlite -d [nombre del dispositivo] en una terminal. Si el escáner seleccionado no se puede abrir o no se encuentra, se mostrará un diálogo de selección de escáner.
Diálogo de selección de escáner de
Diálogo de selección de escáner de
El usuario puede elegir el escáner que desea usar y pulsar Aceptar para abrirlo. Si pulsa Cancelar, saldrá de
No se ha encontrado ningún escáner
No se ha encontrado ningún escáner
En el caso de que no se encuentre ningún dispositivo, tal vez porque el escáner no esté conectado o esté apagado, solucione primero el problema y luego pulse el botón Volver a cargar la lista de dispositivos para actualizar la lista de escáneres.
No todos los controladores/motores permiten esta funcionalidad. En este caso, salga de , conecte el escáner y vuelva a iniciar la aplicación.