Préinstallation
Lorsque vous lancerez K3b pour la première fois, K3b vous informera peut-être qu'aucun périphérique de gravure optique n'a été trouvé, ce qui signifie que vous ne pourrez pas graver de disque optique. Ne paniquez pas, car K3b ouvrira l'onglet Permissions de la page Programmes de la boîte de dialogue de configuration où les permissions peuvent être modifiées. Sur tous les systèmes modernes, les périphériques optiques appartiennent à un certain groupe utilisateur (par exemple : cdrom). Si l'utilisateur courant n'appartient pas à ce groupe, l'onglet lui proposera d'y être ajouté.