Utilisation
L'utilisation de base est très simple et semblable au mode de fonctionnement de la plupart des calculatrices scientifiques, mais il convient de remarquer les caractéristiques suivantes propres à  :
Pile de résultats 	Chaque fois que vous cliquez avec le sur la touche = ou que vous appuyez sur les touches Entrée ou =, le résultat affiché est stocké dans la pile de résultats de . Vous pouvez parcourir la pile de résultats grâce aux touches fléchées Page suivante et Page précédente.
Fonction de pourcentage 	 La fonction de pourcentage fonctionne relativement différemment de celle de la plupart des calculatrices. Toutefois, une fois son fonctionnement compris, ses fonctionnalités améliorées se révèlent plutôt utiles. Reportez-vous à la section pourcentages pour plus de détails.
Copier / coller 	
Le fait de presserC placera le nombre affiché dans le presse-papiers.
Le fait de presserV a pour effet de coller le contenu du presse-papiers dans l'affichage, si le contenu du presse-papiers est un nombre en virgule flottante valable.
Il est toujours possible de faire des copier / coller en cliquant sur l'affichage de , mais cela devrait disparaître dans les versions futures.
Fonctions avancées 	 Lors du démarrage de pour la première fois, la calculatrice affiche uniquement les boutons pour les calculs arithmétiques de base.
Dans le menu Configuration, il est possible d'afficher des boutons supplémentaires dans  : il est, par exemple, possible de choisir les boutons statistiques ou trigonométriques.

Mode statistique
Dans ce mode, la colonne de boutons de gauche est allouée aux fonctions statistiques :
Boutons	Fonction
N	Rappelle le nombre de données entrées
Inv N	Affiche la somme de toutes les données entrées
Mea	Affiche la moyenne des données en liste
Inv Mea	Affiche la somme des carrés des données en liste
Std	Affiche l'écart-type (n)
Inv Std	Affiche l'écart-type de la population (n-1)
Med	Affiche la médiane
Dat	Ajoute une donnée à la liste
Inv Dat	Efface la dernière donnée entrée
Cst	Vide la zone de stockage de toutes les données entrées

Mode trigonométrique
Dans ce mode, la colonne de gauche de boutons est allouée aux fonctions trigonométriques :
Boutons	Fonction
Hyp	Fait passer dans le sous-mode hyperbolique. Par exemple, Hyp Sin est le sinus hyperbolique : sinh(x)
Sin	Calcule le sinus
Inv Sin	Calcule l'arcsinus
Cos	Calcule le cosinus
Inv Cos	Calcule l'arccosinus
Tan	Calcule la tangente
Inv Tan	Calcule l'arctangente
Log	Calcule le logarithme décimal
Inv Log	Calcule 10 puissance x
Ln	Calcule le logarithme naturel, celui de base e
Inv Ln	Calcule l'exponentielle de x, e puissance x

Raccourcis clavier en une touche
Pour simplifier la saisie de calculs depuis le clavier, met à disposition des raccourcis clavier en une seule touche pour la plupart des fonctions. Par exemple, en saisissant 7R ou 7r, l'inverse de 7 sera calculé (1/7).
Pendant un calcul, vous pouvez toujours appuyer sur pour faire apparaître le raccourci clavier de chaque bouton.
Key	Fonction	Remarques
H	Hyp	Fonctions hyperboliques comme Hyp Sin, sinh(x)
S	Sin
C	Cos
T	Tan
N	Ln	logarithme de base e
L	Log	logarithme de base 10
I	Inv	Fonctions inverses, si vous voulez arcsin(x), tapez i s
\	+/-	Opposé (changement de signe)
[	x^2
^	x^y
!	x!	Factorielle
<	Lsh	Décalage vers la gauche. Remarque : Inv Lsh est le décalage vers la droite
&	And	ET logique
*	X	Multiplication
/	/	Division
D	Dat	Entrée de données en mode statistique
O	Or	OU logique. Remarque : Inv Or fait le OU exclusif XOR
R	1/x	Inverse
=	=
Entrée	=
Retour chariot	=
Page précédente	C	Effacement
	C	Effacement
Flèche gauche	C	Effacement
Page suivante	AC	Effacement total
Flèche droite	AC	Effacement total
Suppr	AC	Effacement total