Questions et réponses
Comment puis-je obtenir e, le nombre d'Euler ?
Tapez 1 Inv Ln.
Comment puis-je obtenir deux chiffres après la virgule ?
Cliquez sur le bouton Configuration, ceci affichera la boîte de dialogue de configuration. Cochez Fixer la précision à : et réglez le compteur de manière à ce qu'il affiche 2.
Qu'en est-il de la précision ?
Le facteur principal déterminant la précision de est le fait que les bibliothèques libc et libmath gèrent le type de données C long double. Si c'est le cas, le détectera au moment de la compilation et l'utilisera comme type de base pour représenter les nombres. Vérifiez la boîte de dialogue de À propos (dans la boîte de dialogue Configuration) afin de déterminer quel est le type de base des données pour votre exemplaire de .
À moins que vous n'ayez des bibliothèques libc et libmath d'une qualité exceptionnelle, vous devriez être en mesure d'observer certains résultats intéressants en essayant d'effectuer des calculs du type : 123.22 - 123.21, 2.01 - 2, 123.88 - 123.87. Toutefois, si vous pensez que c'est mauvais, je vous encourage à effectuer les mêmes calculs avec la calculatrice de .
Ajustez la précision dans la boîte de dialogue de Configuration de de manière à ce que les calculs mentionnés ci-dessus s'effectuent correctement. Je recommande une précision de 14 si le type de données de base de est long double, ou de 8 ou de 10 sinon.
Une précision plus élevée ne mène pas forcément à de meilleurs résultats. Jouez avec la précision et vous verrez à quoi je fais allusion.