Installation
fait partie du paquetage kdeutils provenant du projet et est normalement fourni avec une installation de . Pour plus de détails sur veuillez vous rendre sur http://www.kde.org.

Compilation et Installation

Comment activer la précision long double dans
Si votre machine accepte le type de données C long double et si vous avez une bibliothèque libc en état de marche, vous pouvez activer la précision long double dans .
Voici comment faire :
Vérifiez que HAVE_LONG_DOUBLE est défini dans ../config.h, que vous devriez être capable de repérer une ligne contenant :

#define HAVE_LONG_DOUBLE 1

Si vous ne trouvez pas cette ligne, c'est que votre système ne gère pas la précision long double définie par l'IEEE.
Modifiez les fichiers kcalctype.h, configdlg.cpp, kcalc.cpp et kcalc_core.cpp pour supprimer les lignes :

#ifdef HAVE_LONG_DOUBLE
#undef HAVE_LONG_DOUBLE
#endif

Recompilez .