Menggunakan

Pemilihan Pemindai
Sebuah pemindai baku bisa ditentukan pada baris perintah menggunakan skanlite -d [device name] dalam sebuah terminal. Jika Pemindai terpilih tak dapat dibuka atau jika pemindai baku yang disediakan tidak ada, maka dialog pemilihan pemindai terbuka.
Dialog pemilihan pemindai
Dialog pemilihan pemindai
Pengguna bisa memilih pemindai yang akan digunakan dan tekan Oke untuk membuka pemindai. Menekan Batal akan menyebabkan keluar.
Tiada pemindai yang ditemukan
Tiada pemindai yang ditemukan
Dalam kasus tiadanya peranti yang ditemukan, mungkin karena pemindai tidak tercolok atau tersaklar off, koreksilah. Kemudian Muat ulang daftar peranti bisa digunakan untuk memuat ulang daftar pemindai.
Tidak semua driver/backend mendukung fitur ini. Oleh sebab itu keluar, sambungkan pemindai kamu dan mulai ulanglah aplikasinya.