Preimpostazioni
Quando esegui lo per la prima volta, K3b potrebbe informarti del fatto che non è stato individuato alcun dispositivo di masterizzazione, indicando con ciò che non sarai in grado di scrivere su nessun disco ottico. Non c'è bisogno di allarmarsi: K3b aprirà la scheda Permessi sulla pagina Programmi della finestra di configurazione, tramite la quale potrai modificare i permessi. In tutti i moderni sistemi i dispositivi ottici appartengono ad un determinato gruppo di utenti (⪚ cdrom). Se l'utente attuale non appartiene a questo gruppo, su questa scheda viene offerta la possibilità di inserirvelo.