Uso

Uso generale
L'uso normale è chiaro e simile a come funzionano le più semplici calcolatrici scientifiche, ma presta attenzione alle seguenti funzioni speciali di :
Pila dei risultati 	Ogni volta che fai clic con il sul pulsante = o premi i tasti o =, il risultato mostrato sul display viene inserito nella pila dei risultati di . Puoi spostarti all'interno della pila con Z e Z.
Funzione percentuale 	 La funzione percentuale si comporta in maniera leggermente diversa rispetto alla maggior parte delle calcolatrici. Tuttavia, una volta comprese, le sue caratteristiche potenziate si dimostrano utili. Vedi % per i dettagli.
Copia e incolla 	
Premere C metterà il numero visualizzato negli appunti.
Premere V incollerà il contenuto degli appunti nel visore se il contenuto degli appunti è un numero a virgola mobile valido.
È ancora possibile copiare e incollare facendo clic sul visore di , ma ciò potrebbe essere rimosso nelle versioni future.
Funzioni avanzate 	 Quando avvii per la prima volta, la calcolatrice mostrerà solo i pulsanti per le operazioni aritmetiche di base.
Sotto la voce di menu Impostazioni è possibile selezionare una modalità per : è possibile scegliere tra le modalità semplice, scientifica, statistica o base di numerazione. Nota che queste modalità cambieranno leggermente con l'evoluzione di .
Schema dei pulsanti 	 Per poter accedere facilmente a tutte le funzioni di nelle modalità avanzate, molti tasti hanno un secondo schema. Fai clic su o premi la scorciatoia 2 per rendere visibile il secondo schema dei pulsanti.

Modalità semplice
Questa modalità contiene solo i pulsanti e le funzioni essenziali per le operazioni fondamentali.
Se vuoi solo sommare tutte le voci di uno scontrino, questa modalità fa per te.

Modalità scientifica
In questa modalità la colonna di sinistra dei pulsanti è assegnata alle funzioni trigonometriche:
Pulsanti	Funzione
Iper	Entra nella sottomodalità iperbolica. Iper sen per esempio è il seno iperbolico: senh
sen	Calcola il seno
sen o arcsen	Calcola l'arcoseno
cos	Calcola il coseno
cos o arccos	Calcola l'arcocoseno
tg	Calcola la tangente
tg o arctg	Calcola l'arcotangente
log₁₀	Calcola il logaritmo in base 10
log₁₀ o 10x	Calcola 10 elevato alla x
ln	Calcola il logaritmo naturale, cioè il logaritmo in base e
Ln o ex	Calcola e (la base del logaritmo naturale) alla potenza di x
La seconda colonna ha dei pulsanti per le funzioni algebriche:
Pulsanti	Funzione
Mod	Calcola il resto di una divisione euclidea
Mod o DivInt	Divisione intera (parte intera del quoziente)
1/x	Calcola il reciproco di un numero
1/x o (n m)	Calcola il numero di sottoinsiemi distinti costituiti dal numero di elementi pari al secondo operando che si possono realizzare con ogni insieme contenente un numero di elementi pari al primo operando (coefficiente binomiale)
x!	Calcola il prodotto di tutti gli interi positivi minori o uguali all'operando intero attuale (fattoriale)
x²	Calcola il quadrato di x
x² o √x	Calcola la radice quadrata di x
xʸ	x alla y
xy o x1/y	x alla 1/y
x³	Calcola il cubo (la terza potenza) di x
x³ o ∛x	Calcola la radice terza (cubica) di x
x·10ʸ	Calcola il prodotto del primo operando e l'esponente decimale del secondo operando.

Modalità statistica
In questa modalità la colonna di sinistra dei pulsanti è assegnata alle funzioni statistiche:
La maggior parte delle funzionalità in questa modalità è centrata sul pulsante Dat. Per creare un elenco di dati numerici, inserisci un numero nella calcolatrice e premi Dat. Nel visore viene visualizzato un contatore che indica la posizione occupata dal numero nell'elenco dei dati. Una calcolatrice tradizionale salva solo tre numeri per le funzioni statistiche: il numero di singoli elementi in un elenco, la somma dei dati inseriti e la somma dei quadrati di tutti gli elementi nell'elenco. è diverso perché salva ogni singolo valore, permettendoti di calcolare il valore medio dei dati.
Pulsanti	Funzione
N	Richiama il numero di dati inseriti
N o Σx	Mostra la somma di tutti i dati inseriti
Ma	Mostra la media di tutti i dati inseriti
Ma o Σx²	Mostra la somma dei quadrati di tutti i dati inseriti
σN	Mostra la deviazione standard (n)
σN o σN-1	Mostra la deviazione standard della popolazione (n-1)
Me	Mostra la mediana
Dat	Inserisce un dato
Dat o CDat	Elimina l'ultimo dato inserito
CSt	Cancella la memoria di tutti i dati inseriti
Le due colonne seguenti contengono i pulsanti delle funzioni algebriche e trigonometriche descritte nella sezione della modalità scientifica.

Modalità base di numerazione
Questa modalità contiene pulsanti e funzioni per calcolare in binario, esadecimale, ottale e decimale.
Seleziona la base di numerazione con i pulsanti sulla destra. Per inserire un numero esadecimale, seleziona Esa. Inserisci quindi un numero (puoi usare le lettere da A a F per le cifre maggiori di 9). Se vuoi vedere questo numero in formato binario, seleziona Bin.
I numeri binari, ottali ed esadecimali possono essere visualizzati come gruppi di cifre separati da spazi. Questo raggruppamento può migliorarne la leggibilità. Per esempio, il numero esadecimale AF1C42 può essere stampato come AF 1C 42, con una separazione ogni due cifre. Il raggruppamento può essere disattivato o configurato. Seleziona Impostazioni Configura per far apparire la finestra di configurazione e cambiare l'impostazione sulla pagina Generale come desideri.
Ti potrebbe interessare selezionare Mostra modificatori dei bit dal menu Impostazioni per vedere i singoli bit.
Ci sono degli operatori logici disponibili in questa modalità. Questi sono:
Pulsanti	Funzione
AND	Due numeri vengono composti con un E logico
OR	Due numeri vengono composti con un O logico
XOR	Due numeri vengono composti con un AUT logico
Lsh	Slitta il valore a sinistra
Rsh	Slitta il valore a destra
Cmp	Effettua un completamento a uno
La seconda colonna contiene i pulsanti delle funzioni algebriche descritte nella sezione della modalità scientifica.
La terza colonna con i pulsanti da A a F è abilitata solo in modalità Esa.

Operazioni di memorizzazione
supporta le operazioni di memorizzazione forniti dalle normali calcolatrici, più sei posizioni per salvare delle costanti.

Operazioni di memorizzazione normali
può ricordarsi i risultati delle tue operazioni, e riutilizzarle nei calcoli successivi. Puoi accedere a queste funzioni con diversi pulsanti etichettati MR, MS, M+ e MC.
MS 	Il pulsante MS memorizza il risultato attualmente visualizzato.
M+ 	Il pulsante M+ aggiunge il risultato attuale a quello in memoria. Quindi, se avessi salvato un 20, e il risultato attuale fosse 5, la tua memoria conterrebbe 25 dopo averlo premuto. Se la memoria è vuota, funziona come MS, e memorizza il risultato e basta.
MR 	Il pulsante MR prende il valore salvato in memoria e lo mette nel visore.
MC 	Il pulsante MC pulisce la memoria.
Se c'è un valore memorizzato, apparirà una M nella barra di stato, di fianco all'indicatore di modalità della calcolatrice.

Costanti
I sei pulsanti delle costanti, da C1 a C6, saranno visibili soro dopo aver attivato l'elemento Pulsanti delle costanti nel menu Impostazioni della barra dei menu. Sono disponibili in Modalità scientifica e in Modalità statistica.
Per vedere il valore memorizzato in ogni costante, passaci sopra il puntatore del mouse.
Per salvare l'elemento visualizzato nel visore di in una delle sei costanti, premi prima seguito dal pulsante desiderato, da C1 a C6.
Per usare il valore memorizzato in una delle costanti in un calcolo, basta che tu prema il pulsante desiderato (da C1 a C6) e il numero corrispondente apparirà nel visore.
È possibile cambiare l'etichetta dei pulsanti delle costanti per rendere più facile ricordarsi quale pulsante contengono quale costante. Fai clic con il su uno dei pulsanti da C1 a C6. Apparirà un menu a comparsa, nel quale si deve selezionare Imposta nome.
Ci sono molte costanti (per lo più fisiche) che possono essere messe in uno qualsiasi dei sei pulsanti da C1 a C6 selezionando la costante desiderata nel menu a comparsa che appare dopo aver fatto clic destro su uno dei pulsanti delle costanti e selezionando Scegli dall'elenco. Sebbene si possa raggiungere le costanti predefinite anche attraverso il menu Costanti nella barra dei menu, memorizzarle in un pulsante delle costanti è molto comodo, se il numero viene usato spesso.

Tasti speciali
Per facilitare l'immissione dei calcoli con la tastiera, ha assegnato funzioni specifiche ad alcuni tasti. Ad esempio, se premi 7R o 7r verrà calcolato il reciproco di 7 (1/7).
Durante un calcolo, puoi sempre premere per far mostrare a ogni pulsante la sua scorciatoia.
Tasto	Funzione	Note
H	Iper	Iperbolico, come ad esempio in Iper sen, il seno iperbolico
S	sen
C	cos
T	tg
N	ln	logaritmo in base e
L	log₁₀	logaritmo in base 10
Ctrl-2		Seconda funzione di questo pulsante. Per esempio se vuoi arcsen premi Ctrl-2 s .
\	+/-	Cambia segno
[	x²
^	x^y
!	x!	Fattoriale
E	x10y	Esponente
<	Lsh	Slittamento a sinistra
>	Rsh	Slittamento a destra.
&	AND	E logico
x o *	×	Moltiplicazione
/	/	Divisione
D	Dat	Immette un dato in modalità statistica
|	OR	O logico. Nota: OR è AUT
R	1/x	Reciproco
	=
Invio	=
	<=	Elimina l'ultimo numero
Pag↑	C	Cancella
	C	Cancella
Pag↓	AC	Cancella tutto
Canc	AC	Cancella tutto
:	Mod	resto della divisione
+1 a +6	C1	usa il valore salvato in C1 a C6