Domande e risposte
Come posso ottenere e, il numero di Nepero?
Premi 1 Shift ex nella finestra di , premi 1 2 n sulla tastiera o usa il menu Costanti Matematica .
Come posso avere due cifre fisse dopo la virgola?
Seleziona Impostazioni Configura ... nella barra dei menu, ciò farà apparire la finestra di configurazione. Segna Imposta la precisione decimale e regola la casella numerica in modo che indichi 2.
Cosa mi sai dire della precisione?
Il fattore principale che determina la precisione di è il supporto del tipo di dato C long double da parte di libc e libmath. Se le tue librerie lo supportano, lo rileverà durante la compilazione e lo userà come tipo di dato base per rappresentare i numeri.
Regola la Precisione nella finestra Configura di affinché i calcoli illustrati sopra forniscano il risultato corretto. Io suggerisco una precisione di 14 se il tipo di dato base della tua copia di è long double, altrimenti 8 o 10.
Una precisione maggiore non sempre conduce a risultati migliori. Prova a cambiare la precisione per capire cosa intendo.