Manuale di
è un'applicazione di scansione di immagini che non fa nient'altro che scansionarle e salvarle.
si basa su libksane, un'interfaccia di per la libreria SANE per il controllo degli scanner per immagini.

Introduzione
è una semplice applicazione per l'acquisizione di immagini che non fa niente più che scansionare e salvare immagini. può aprire una finestra di salvataggio per ogni immagine acquisita o salvare immediatamente le immagini in una certa cartella con nome e formato generati automaticamente. L'utente può anche scegliere di visualizzare l'immagine acquisita prima di salvarla.
può salvare immagini in tutti i formati supportati da , per esempio nei seguenti:
png (8 e 16 bit per colore)
jpeg, jpg, jpeg 2000
bmp
Puoi controllare lo stato del supporto del tuo scanner dal sito Web del progetto SANE inserendo le informazioni richieste in questa pagina di ricerca.