Usare

Selezione dello scanner
Si può specificare uno scanner predefinito dalla riga di comando di usando skanlite -d [nome del dispositivo] sul terminale. Se lo scanner selezionato non può essere aperto, o se non ne è stato fornito uno predefinito, viene aperta una finestra di selezione degli scanner.
Finestra di selezione degli scanner di
Finestra di selezione degli scanner di
L'utente può scegliere lo scanner da usare e premere OK per aprirlo. Premere Annulla chiuderà .
Nessuno scanner trovato
Nessuno scanner trovato
Se non sono stati trovati dispositivi, è forse perché lo scanner non è collegato o è spento; controlla. Potrai quindi usare il pulsante Ricarica elenco dei dispositivi per ricaricare l'elenco degli scanner.
Non tutti i driver e motori supportano questa funzionalità. In tal caso esci da , collega il tuo scanner e riavvia l'applicazione.