Usar o

Selecção do 'Scanner'
Poderá indicar um 'scanner' por omissão na linha de comandos do , usando a sintaxe skanlite -d [nome do dispositivo] num terminal. Se o 'scanner' seleccionado não puder ser aberto ou se não for indicado nenhum 'scanner' por omissão, será aberta uma janela de selecção de 'scanners'.
Janela de selecção do 'scanner' do
Janela de selecção do 'scanner' do
O utilizador poderá escolher o 'scanner' a usar e carregar em OK para o abrir. Se carregar em Cancelar, irá terminar o .
Nenhum 'scanner' encontrado
Nenhum 'scanner' encontrado
No caso de não encontrar nenhum dispositivo, porventura pelo facto de o 'scanner' estar desligado da energia ou do computador, corrija esse facto. Depois, poderá usar o botão Actualizar a lista de dispositivos para voltar a carregar a lista de 'scanners'.
Nem todos os controladores/infra-estruturas suportam esta funcionalidade. Nesse caso, saia do , ligue o seu 'scanner' e reinicie a aplicação.