O Manual do
O é uma aplicação de digitalização de imagens que não faz nada mais que digitalizar e gravar as imagens.
O baseia-se na 'libksane', uma interface do para a biblioteca SANE, usada para controlar os dispositivos de digitalização.

Introdução
O é uma aplicação simples de digitalização de imagens, que não faz nada mais do que digitalizar e gravar imagens. O poderá abrir uma janela de gravação para todas as imagens digitalizadas ou gravar as imagens imediatamente, numa pasta indicada, com nomes e formatos determinados automaticamente. O utilizador poderá também mostrar a imagem digitalizada antes de gravar.
O pode gravar imagens em todos os formatos suportados pelo . Isto inclui os seguintes formatos:
PNG (8 e 16 bits por cor)
jpeg, jpg, jpeg 2000
bmp
Pode verificar o estado do seu suporte para digitalização na página Web do projecto SANE, indicando a informação nesta página de pesquisa: http://www.sane-project.org/cgi-bin/driver.pl.