Вопросы и ответы
Как получить e, число Euler?
Наберите 1 Inv Ln.
Как установить два знака после запятой?
Выберите Параметры Настроить ... на панели инструментов, это вызовет диалог настройки. Отметьте флажок Установить фиксированную точность и укажите точность 2.
Что относительно точности?
Основной фактор, определяющий точность - поддерживает ли ваши libc и libmath тип данных C long double. Если это так, то во время компиляции обнаружит это и будет использовать его, как свой основной тип данных для представления чисел.
Откорректируйте точность в диалоге Настройки , чтобы вышеупомянутые вычисления работали нормально. Я рекомендую точность в 14 разрядов, если основной тип данных вашей копии - это long double. Иначе 8 или 10.
Более высокая точность не обязательно даёт лучшие результаты. Поиграйте с точностью, и вы узнаете, о чем речь.