Kommandoreferens

Menyalternativ
En kortfattad översikt av några speciella menyalternativ i Miniräknare:
Konstanter Matematik 	Visa pi, Eulers tal eller gyllene snittet.
Konstanter Elektromagnetism 	Visa ljushastigheten, elementarladdningen, impedansen i vakuum, permeabiliteten i vakuum eller kapacitiviteten i vakuum.
Konstanter Atomer och kärnfysik 	Visa Plancks konstant, elementarladdningen eller finstrukturkonstanten.
Konstanter Termodynamik 	Visa Boltzmanns konstant, atommassenheten, allmänna gaskonstanten, Stefan-Boltzmanns konstant eller Avogadros tal.
Konstanter Gravitation 	Visa gravitationskonstanten eller jordaccelerationen.
Inställningar Enkelt läge 	Visar de enkla matematikknapparna.
Inställningar Vetenskapligt läge 	Visar trigonometriska och vetenskapliga knappar.
Inställningar Statistiskläge 	Visar statistikknappar.
Inställningar Nummersystemläge 	Visar logiska knappar och tillåter att nummersystemet ändras.
Inställningar Konstantknappar 	Visar konstantknappar. De är tillgängliga i Vetenskapligt läge och Statistiskläge.
Inställningar Visa bitredigering 	Visar ett bitredigeringsfält. Klicka på en bit för att ändra den. Bara tillgängligt i Nummersystemläge.
Dessutom har Miniräknare de vanliga menyalternativen Arkiv, Redigera, Inställningar och Hjälp. För mer information, läs avsnitten om menyer i :s Grunder.