Användning

Allmän användning
Allmän användning är rättfram och liknar sättet som de flesta enkla vetenskapliga räknare fungerar, men observera följande speciella funktioner i Miniräknaren:
Resultatstacken 	Varje gång du vänsterklickar på knappen = eller trycker på tangentbordets Enter eller = tangenter, skrivs nummerfönstrets resultat till Miniräknarens resultatstack. Du kan bläddra igenom resultatstacken med tangentbordets tangenter Z och Z.
Procentfunktionen 	 Procentfunktionen fungerar något annorlunda än för de flesta miniräknare. Dock visar det sig att den utökade funktionaliteten är riktigt användbar, när man väl förstår den. Se avsnittet om procentfunktionen för ytterligare detaljer.
Klipp och klistra 	
Genom att trycka på C placeras talet som visas på klippbordet.
Genom att trycka på V klistras klippbordets innehåll in i fönstret om innehållet är ett giltigt flyttal.
Det är fortfarande möjligt att kopiera eller klistra in genom att klicka på Miniräknarens nummerfönster, men funktionen kanske försvinner i framtida versioner.
Avancerade funktioner 	 När du startar Miniräknaren för första gången, visar räknaren bara knappar för grundläggande aritmetiska beräkningar.
Under menyalternativet Inställningar är det möjligt att välja Miniräknarens läge. Det är möjligt att välja Enkelt läge, Vetenskapligt läge, Statistikläge eller Nummersystemläge. Observera att de kan komma att ändras något allt eftersom Miniräknaren utvecklas.
Knapparnas funktion 	 För att enkelt komma åt alla funktioner i Miniräknarens avancerade lägen har många tangenter två funktioner. Klicka på eller tryck på snabbtangenten 2 för att visa knapparnas alternativa funktion.

Enkelt läge
Det här läget innehåller bara de knappar och funktioner som är väsentliga för grundläggande beräkningar.
Om du bara vill summera alla poster i en faktura, kan det här läget vara bra att välja.

Vetenskapligt läge
I det här läget är vänsterkolumnen med knappar tilldelade trigonometriska funktioner:
Knappar	Funktion
Hyp	Aktivera hyperboliskt delläge. Hyp Sin är till exempel den hyperboliska sinusfunktionen: sinh
Sin	Beräkna sinus
Sin eller Asin	Beräkna invers sinus
Cos	Beräkna cosinus
Cos eller Acos	Beräkna invers cosinus
Tan	Beräkna tangens
Tan eller Atan	Beräkna invers tangens
Log	Beräkna logaritmen med basen 10
Log eller 10x	Beräkna 10 upphöjt till x
Ln	Beräkna den naturliga logaritmen, dvs. logaritmen med basen e
Ln eller ex	Beräkna e (den naturliga logaritmens bas) upphöjt till x
Den andra kolumnen har knappar för algebraiska funktioner:
Knappar	Funktion
Mod	Beräkna resten i vanlig division
Mod eller Intdiv	Heltalsdivision (heltalsdelen av kvoten)
1/x	Beräkna ett tals invers
1/x eller nCm	Beräkna antal distinkta delmängder av andra operandens element som kan skapas för alla mängder som innehåller första operandens element (biomialkoefficienten)
x!	Beräkna produkten av alla positiva heltal mindre än eller lika med den nuvarande heltalsoperanden (fakulteten)
x²	Beräkna x i kvadrat
x² eller √x	Beräkna kvadratroten ur x
xʸ	x upphöjt till y
xy eller x1/y	x upphöjt till 1/y
x³	Beräknar x upphöjt till 3
x³ or ∛x	Beräkna tredje roten ur x
x·10ʸ	Beräknar produkten av den första operanden och den decimala exponenten av den andra operanden

Statistikläge
I det här läget är vänsterkolumnen med knappar tilldelade statistikfunktioner:
Det mesta av funktionen i det här läget rör sig omkring knappen Dat. För att skapa en datalista med tal, skriv in ett tal i räknaren och tryck på Dat. En följd av ökande tal visas i nummerfönstret, som anger vilken position i datalistan som talet upptar. En traditionell räknare lagrar bara tre värden för statistikfunktioner: Antal diskreta värden i listan, summan av datavärdena som skrivits in och summan av kvadraten av alla datavärden i listan. Miniräknaren skiljer sig från det genom att verkligen lagra varje enskilt värde, vilket låter dig beräkna medianen för data.
Knappar	Funktion
N	Hämtar antalet datavärden som matats in
N eller ∑x	Visar summan av alla datavärden som matats in
Mea	Visar medelvärdet av alla datavärden som matats in
Medel eller ∑x²	Visar summan av kvadraterna på alla datavärden som matats in
σN	Visar standardavvikelsen (n)
σN eller σN-1	Visar populationens standardavvikelse (n-1)
Med	Visar medianen
Dat	Mata in ett datavärde
Dat eller CDat	Rensa det senaste datavärdet som matats in
CSt	Rensa alla datavärden som matats in
Följande två kolumner innehåller knapparna med trigonometriska och algebraiska funktioner som beskrivs i avsnittet Vetenskapligt läge.

Nummersystemläge
Det här läget innehåller knappar och funktioner för att beräkna binärt, hexadecimalt, oktalt och decimalt.
Nummersystemet väljes med alternativknapparna till höger. För att exempelvis infoga ett hexadecimalt tal, gör bara följande: Välj Hex med alternativknapparna. Skriv därefter in ett tal och observera att du kan använda bokstäverna A till F för siffror större än 9. Om du vill se talet binärt, välj bara Bin med alternativknapparna.
Binära, oktala och hexadecimala tal kan visas som siffergrupper åtskilda av blanktecken. En sådan gruppering kan förbättra talens läsbarhet. Exempelvis kan det hexadecimala talet AF1C42 visas som AF 1C 42 åtskilt vid varannan siffra. Gruppering kan stängas av eller finjusteras. Välj Inställningar Anpassa ... för att visa inställningsdialogrutan och ändra inställningen på sidan Allmänt på lämpligt sätt.
Du kanske också vill välja Visa bitredigering i menyn Inställningar för att se valda bitar.
Det finns logiska operatorer tillgängliga i det här läget. Operatorerna är:
Knappar	Funktion
AND	Logiskt och utförs med två tal
OR	Logiskt eller utförs med två tal
XOR	Logiskt exklusivt eller utförs med två tal
Lsh	Skifta värdet åt vänster
Rsh	Skifta värdet åt höger
Cmp	Utför ettkomplement
Den andra kolumnen innehåller knapparna med algebraiska funktioner som beskrivs i avsnittet Vetenskapligt läge.
Den tredje kolumnen med knapparna A till F är bara aktiverade i Hexadecimalt läge.

Minnesoperationer
Miniräknaren stöder minnesoperationer som tillhandahålls av vanliga miniräknare samt sex platser att lagra konstanter.

Vanliga minnesoperationer
Miniräknaren kan komma ihåg resultat av operationer åt dig, och återanvända dem i senare beräkningar. Du kan komma åt funktionerna via flera knappar som heter MR, MS, M+ och MC.
MS 	Knappen MS lagrar resultatet som för närvarande visas i minnet.
M+ 	Knappen M+ lägger till nuvarande resultat till det i minnet. Om du alltså hade lagrat 20, och det nuvarande resultatet är 5, skulle minnet innehålla 25 när du tryckt på knappen. Om minnet är tomt, fungerar den som MS och lagrar helt enkelt resultatet.
MR 	Knappen MR hämtar värdet lagrat i minnet och placerar det i nummerfönstret.
MC 	Knappen MC tömmer minnet.
Om ett värde är lagrat i minnet visas ett M i statusraden intill miniräknarens lägesindikator.

Konstanter
De sex konstantknapparna C1 till C6 syns bara när alternativet Konstantknappar i menyn Inställningar i menyraden har valts. De är tillgängliga i Vetenskapligt läge och Statistikläge.
Håll muspekaren över knappen för att se värdet lagrat i varje konstant.
För att lagra talet som visas i miniräknarens nummerruta i en av de sex konstantknapparna, tryck först på följt av önskad konstant från C1 till C6.
För att använda värdet lagrat i någon av konstantknapparna i en beräkning, klicka bara på önskad knapp C1 till C6, så visas motsvarande tal i nummerrutan.
Det är möjligt att byta etikett på konstantknapparna för att göra det enklare för en användare att komma ihåg vilken knapp som innehåller vilken konstant. Klicka med höger musknapp på en av knapparna C1 till C6. En sammanhangsberoende meny visas, där du kan välja Ange namn.
Det finns många (de flesta fysikaliska) fördefinierade konstanter, som kan användas för vilken av de sex knapparna C1 till C6 som helst genom att välja önskad konstant i den sammanhangsberoende menyn som visas efter att ha högerklickat på en av konstantknapparna och valt Välj i en lista, Även om de fördefinierade konstanterna också kan kommas åt via Konstanter i menyraden, är det mycket praktiskt att placera en på en konstantknapp om talet används ofta.

Enkla snabbtangenter
För att förenkla inmatning av beräkningar från tangentbordet har Miniräknaren enkla snabbtangenter för de flesta funktionerna. Genom att till exempel skriva in 7R eller 7r beräknas inverterade värdet av 7 (1/7).
Under en beräkning kan du alltid trycka på för att låta varje knapp visa motsvarande snabbtangent.
Tangent	Funktion	Anmärkning
H	Hyp	Hyperbolisk, som för Hyp Sin, sinh-funktionen
S	Sin
C	Cos
T	Tan
N	Ln	logaritm med basen e
L	Log	logaritm med basen 10
Ctrl-2		Annan funktion för knappen, t.ex. om du vill få arcsin skriv in Ctrl-2 s
\	+/-	Ändra tecken
[	x^2
^	x^y
!	x!	Fakultet
E	x10y	Exponent
<	Lsh	Vänsterskift
>	Rsh	Högerskift.
&	AND	Logiskt och
x eller *	X	Multiplicera
/	/	Dividera
D	Dat	Skriv in datavärde i statistikläge
|	OR	Logiskt eller. Observera: OR är XOR
R	1/x	Inverterat värde
Enter	=
Returtangenten	=
	<=	Ta bort sista siffran
Page Up	C	Rensa
	C	Rensa
Page Down	AC	Rensa allt
Del	AC	Rensa allt
:	Mod	rest vid division
+1 till +6	C1	använd värdet lagrat i C1 till C6