Frågor och svar
Hur får jag fram e, Eulers konstant?
Klicka på 1 Skift ex i -fönstret, tryck på 1 2 N på tangentbordet eller använd menyn Konstanter Matematik.
Hur får jag två låsta siffror efter decimalkommat?
Välj Inställningar Anpassa Miniräknare... i menyraden, som visar inställningsdialogrutan. Markera Ange decimal precision och justera nummerrutan så att den visar värdet 2.
Vad gäller för precisionen?
Den huvudsakliga faktorn som avgör precision hos Miniräknaren är om libc och libmath stöder datatypen long double i C. Om detta är fallet, upptäcks detta vid kompileringstillfället och typen används som den grundläggande datatypen för att ange tal.
Justera Precision i Miniräknarens dialogruta Anpassning så att ovanstående beräkning fungerar på ett riktigt sätt. Jag rekommenderar en precision på 14 om den grundläggande datatypen för din kopia av Miniräknaren är long double, annars 8 eller 10.
Högre precision leder inte nödvändigtvis till bättre resultat. Lek med precisionen så får du se vad jag menar.