Att använda

Val av bildläsare
En förvald bildläsare kan anges på s kommandorad genom att skriva skanlite -d [enhetsnamn] i en terminal. Om den valda bildläsaren inte kan öppnas, eller om ingen förvald bildläsare anges, visas en dialogruta för att välja bildläsare.
Dialogrutan Välj bildläsare i
Dialogrutan Välj bildläsare i
Användaren kan välja bildläsare att använda och klicka på Ok för att ansluta till bildläsaren. Att trycka på Avbryt gör att avslutas.
Någon bildläsare hittades inte
Någon bildläsare hittades inte
I händelse inga enheter hittades, kanske på grund av att bildläsaren inte är ansluten eller är avstängd, korrigera det. Därefter kan Uppdatera enhetslista användas för att uppdatera listan med bildläsare.
Alla drivrutiner eller gränssnitt stöder inte funktionen. I så fall, avsluta , korrigera bildläsaren och starta om programmet.