Довідка щодо команд

Пункти меню
Короткий опис специфічних для пунктів меню:
Сталі Математика 	Вводить число π, число Ойлера або число «золотого» перерізу.
Сталі Електромагнетизм 	Вводить швидкість світла, елементарний заряд, повний опір вакууму, магнітну сталу або діелектричну сталу.
Сталі Атомні та ядерні 	Вводить сталу Планка, заряд електрона та сталу тонкої структури.
Сталі Термодинаміка 	Вводить сталу Больцмана, одиницю атомної ваги, газову сталу, сталу Стефана-Больцмана або число Авогадро.
Сталі Тяжіння 	Вводить сталу тяжіння або прискорення вільного падіння.
Параметри Простий режим 	Показувати прості кнопки арифметичних дій.
Параметри Науковий режим 	Показувати кнопки тригонометричних та інженерних функцій.
Параметри Статистичний режим 	Показувати кнопки статистичних функцій.
Параметри Режим системи числення 	Показує кнопки логічних операцій, а також надає змогу змінити систему числення.
Налаштування Сталі 	Показати кнопки сталих. Скористатися цими кнопками можна у науковому і статистичному режимі.
Налаштування Показати редагування бітів 	Показує поле редагування бітів. Натисніть біт, щоб перемкнути його значення. Цим пунктом можна скористатися лише у режимі системи числення.
Крім того, у передбачено типові пункти меню Файл, Зміни, Параметри та Довідка. Докладний опис цих пунктів меню можна знайти у розділі, присвяченому меню, підручника з основ роботи у .