Користування

Типове користування
Типове користування програмою очевидне і подібне до способу користування більшістю з наукових калькуляторів, але вам слід звернути увагу на такі особливості :
Стек результатів 	Кожного разу, коли ви клацаєте лівою кнопкою миші, навівши вказівник на кнопку =, натискаєте клавіші або = на клавіатурі, показаний результат записується до стеку результатів . Пересуватися стеком результатів можна за допомогою комбінацій клавіш Z і Z.
Функція відсотків 	 Функція відсотків працює інакше, ніж на більшості калькуляторів. Але, якщо ви ознайомитеся з тим, як вона працює, її розширена функціональність буде для вас дуже корисною. Щоб дізнатися про це більше, перегляньте розділ, що стосується функції відсотків.
Вирізання і вставляння 	
Натискання комбінації клавіш C помістить показане число до буфера.
Натискання комбінації клавіш V вставить вміст буфера до рядка результату, якщо вміст буфера є правильно записаним числом з плаваючою комою.
Копіювати і вставляти можна також і клацаннями кнопками миші у області показу результату , але цю можливість може бути прибрано у майбутніх версіях.
Додаткові функції 	 Під час першого запуску ви побачите у калькуляторі лише кнопки з основними арифметичними операціями.
За допомогою пункту меню Параметри можна вибрати режим роботи : ви можете вибрати Простий, Науковий, Статистичний режими або режим Системи числення. Будь ласка, зауважте, що з розвитком у цих режимах можливі зміни.
Розкладка кнопок 	 Щоб спростити доступ до всіх функцій у розширених режимах роботи , передбачено іншу розкладку. Натисніть кнопку або комбінацію клавіш 2, щоб побачити цю розкладку.

Простий режим
У цьому режимі буде показано лише кнопки, які є абсолютно необхідними для основних обчислень.
Якщо вам просто треба дізнатися суму послідовності чисел, вам слід скористатися цим режимом.

Науковий режим
У цьому режимі стовпчик кнопок ліворуч буде віддано під тригонометричні функції:
Кнопки	Функція
Hyp	Вводить програму у гіперболічний підрежим. Наприклад, Hyp Sin обчислює гіперболічний синус: sh
Sin	Обчислює синус
Sin або Asin	Обчислює арксинус
Cos	Обчислює косинус
Cos або Acos	Обчислює арккосинус
Tan	Обчислює тангенс
Tan або Atan	Обчислює арктангенс
Log	Обчислює логарифм за основою 10
Log або 10x	Обчислює 10 у степені x
Ln	Обчислює натуральний логарифм, тобто логарифм за основою e
Ln або ex	Обчислює експоненту (степінь e)
У другому стовпчику розташовано кнопки алгебраїчних функцій:
Кнопки	Функція
Mod	Обчислює лишок у цілочисельному діленні
Mod або IntDiv	Ціла частина ділення (частки від ділення)
1/x	Обчислює обернене значення числа
1/x або nCm	Обчислює кількість різних підмножин з кількості елементів, рівної другому операнду, сформованих з набору, кількість елементів у якому дорівнює першому операнду (біноміальний коефіцієнт)
x!	Обчислює добуток всіх додатних цілих чисел, менших або рівних поточному цілому операнду (факторіал)
x²	Обчислює квадрат x
x² або √x	Обчислює квадратний корінь з x
xʸ	x у степені y
xy або x1/y	x у степені 1/y
x³	Обчислює куб x
x³ або ∛x	Обчислює кубічний корінь з x
x·10ʸ	Обчислює добуток першого операнда на десять у степені, рівному другому операнду

Режим статистичних обчислень
У цьому режимі у лівому стовпчику кнопок буде розташовано кнопки для статистичних функцій:
Більшість функціональних можливостей у цьому режимі зосереджено навколо кнопки Dat. Щоб створити список числових даних, введіть число у калькулятор і натисніть кнопку Dat. У області показу буде показано число, що збільшуватиметься зі збільшенням кількості даних і позначатиму, яку позицію у списку даних займає число. У звичайному калькуляторі є лише три статистичні функції: кількість елементів у списку, сума введених елементів, і сума квадратів всіх елементів у списку. відрізняється тим, що зберігає кожне зі значень, що надає вам змогу обчислювати середні значення за даними.
Кнопки	Функція
N	Показує число введених елементів даних
N або Σx	Обчислює суму всіх введених елементів даних
Mea	Обчислює середнє значення всі введених елементів даних
Mea або Σx²	Обчислює суму квадратів всіх введених елементів даних
σN	Обчислює стандартне відхилення (n)
σN або σN-1	Обчислює незміщене стандартне відхилення вибірки (n-1)
Med	Обчислює медіану
Dat	Вводить елемент даних
Dat або CDat	Вилучає останній введений елемент даних
CSt	Вилучає всі збережені елементи даних
У двох наступних стовпчиках містяться кнопки з тригонометричними та алгебраїчними функціями, описані у розділі, присвяченому науковому режиму.

Режим системи числення
У цьому режимі ви зможете виконувати дії з числами у двійковій, шістнадцятковій, вісімковій та десятковій системах числення.
Вибрати систему числення можна за допомогою кнопок варіантів, розташованих праворуч. Наприклад, щоб вставити шістнадцяткове число, виконайте такі дії: натисніть кнопку Шістн на панелі варіантів, введіть число (зауважте, що ви можете використовувати літери від A до F для цифр, більших за 9). Тепер, якщо ви хочете переглянути введене число у двійковій системі, просто натисніть кнопку Двійк на панелі варіантів.
Двійкові, вісімкові та шістнадцяткові числа може бути показано з поділом на групи цифр, відокремлені пробілами. Таке групування може зробити читання чисел зручнішим. Наприклад, шістнадцяткове число AF1C42 може бути показано як AF 1C 42 з поділом після кожної другої цифри. Групування можна вимкнути або змінити його параметри. Скористайтеся пунктом меню Параметри Налаштувати ..., щоб відкрити діалогове вікно налаштовування програми і змініть параметри групування на сторінці Загальне відповідним чином.
Щоб побачити позначені біти, ви можете скористатися пунктом Показати редагування бітів з меню Параметри.
У цьому режимі ви зможете скористатися операторами логіки. Серед передбачених операторів:
Кнопки	Функція
І	Операція логічного множення двох чисел
АБО	Операція логічного додавання двох чисел
XOR	Операція логічного виключного додавання двох чисел
Lsh	Зсув ліворуч у значенні
Rsh	Зсув праворуч у значенні
Cmp	Виконує інвертування бітів числа
У другому стовпчику містяться кнопки з алгебраїчними функціями, описані у розділі, присвяченому науковому режиму.
Третій стовпчик кнопок від A до F вмикається лише у шістнадцятковому режимі.

Операції з пам’яттю
підтримує всі операції з пам’яттю, які використовуються у звичайних калькуляторах, а також набір з шести сталих.

Стандартні операції з пам’яттю
може запам’ятовувати результати дій і повторно використовувати їх у наступних обчисленнях. Доступ до цих функціональних можливостей можна отримати за допомогою кнопок з написами MR, MS, M+ і MC.
MS 	Натискання кнопки MS зберігає поточний показаний результат у пам’яті.
M+ 	Натискання кнопки M+ додає поточний результат до значення у пам’яті. Отже, якщо у пам’яті зберігається 20, а поточним результатом є 5, після її натискання у пам’яті зберігатиметься вже. Якщо в пам’яті нічого немає, ця кнопка працює як MS і просто зберігає результат у пам’яті.
MR 	Натискання кнопки MR показує вміст пам’яті на екрані.
MC 	Натискання кнопки MC очищує пам’ять.
Якщо у пам’яті зберігається якесь значення, у смужці стану, поряд з індикатором режиму калькулятора, з’являється літера M

Сталі
Шість кнопок сталих від C1 до C6 буде показано лише після того, як ви задієте їх за допомогою пункту Кнопки сталих у меню Параметри головного вікна програми. Сталими можна буде скористатися у Науковому режимі та Статистичному режимі
Щоб переглянути значення, що зберігається у кожній зі сталих, наведіть на відповідну кнопку вказівник миші.
Щоб зберегти число, показане на екрані , як одну з шести сталих, спочатку натисніть кнопку , а потім бажану кнопку, від C1 до C6.
Щоб скористатися значенням, збереженим у одній зі сталих, під час обчислень, просто натисніть відповідну кнопку (від C1 до C6), і потрібне число з’явиться на екрані.
У програму закладено можливість змінювати написи на кнопках сталих, щоб легше було запам’ятати те, за яку сталу відповідає певна кнопка. Наведіть вказівник миші на одну з кнопок від C1 до C6 і клацніть правою кнопкою миші. У контекстному меню, що з’явиться, оберіть пункт Надати назву.
У програмі закладено досить багато (здебільшого фізичних) сталих, які можна закріпити за будь-якою з шести кнопок C1 - C6, якщо обрати бажану сталу з контекстного меню, яке з’являється після наведення вказівника миші на кнопку сталої з наступним клацанням правою кнопкою миші. Виберіть у цьому меню пункт Вибрати зі списку. Доступ до наперед визначених сталих можна отримати і за допомогою меню Сталі, але закріплення констант за кнопками дуже зручне, якщо ви часто використовуєте відповідне число у розрахунках.

Одноклавішні скорочення
Для спрощення обчислень у за допомогою лише клавіатури у програмі передбачено одноклавішні скорочення для більшості з функцій. Наприклад, якщо ввести 7R або 7r, буде обчислено обернене (reciprocal) значення до 7 (1/7).
Під час обчислень ви завжди можете натиснути клавішу буде показано прив’язку до клавіш кожної з кнопок вікна програми.
Клавіша	Функція	Нотатки
H	Hyp	Гіперболічний, як Hyp Sin, тобто sh
S	Sin
C	Cos
T	Tan
N	Ln	логарифм за основою e
L	Log	логарифм за основою 10
Ctrl-2		Інша функція, пов’язана з цією кнопкою. Наприклад, якщо вам потрібна функція arcsin, натисніть клавіші Ctrl-2 s
\	+/-	Змінити знак
[	x^2
^	x^y
!	x!	Факторіал
E	x10y	Експонента
<	Lsh	Зсув ліворуч.
>	Rsh	Зсув праворуч.
&	І	Логічне «І»
x або *	X	Помножити
/	/	Поділити
D	Dat	Ввести елемент даних у статистичному режимі
|	АБО	Логічне АБО. Зауваження: OR відповідає XOR
R	1/x	Обернений
	=
Return	=
	<=	Вилучити останнє число
PgUp	C	Очистити
	C	Очистити
PgDown	AC	Очистити все
Del	AC	Очистити все
:	Mod	лишок від ділення
Від +1 до +6	C1	використати значення, збережені у кнопках від C1 до C6