Запитання і відповіді
Як отримати e або число Ойлера?
Натсиніть 1 Shift ex у вікні , натисніть 1 2 N на клавіатурі або скористайтеся пунктом меню Сталі Математика .
Як зробити так, щоб після коми було лише дві цифри?
Виберіть у меню Параметри пункт Налаштувати : відкриється діалогове вікно налаштування. Залиште позначку у полі з міткою Встановити десяткову точність, і поставте у полі лічильника значення 2.
Як оцінити точність обчислень?
Головним чинником, що визначає точність обчислень у , є те, чи підтримують ваші libc і libmath тип даних C long double. Якщо така підтримка є, визначить це під час збирання і використає цей основний тип даних для показу чисел.
Налаштувати Точність можна у діалоговому вікні Налаштувати , зробіть це так, щоб результати з прикладів, описаних вище, відображалися правильно. Рекомендуємо вам використовувати точність до 14 знаків, якщо основним типом даних у вашому є long double, і 8 або 10, якщо це не так.
Підвищення точності не обов’язково дасть точніший результат. Спробуйте декілька варіантів, і ви зрозумієте про що йдеться.