Користування

Вибір сканера
Типовий сканер можна вказати у командному рядку , просто виконайте команду skanlite -d [назва пристрою] у терміналі. Якщо програмі не вдасться відкрити вказаний сканер або якщо не визначено типового сканера, буде відкрито діалогове вікно вибору сканера.
Діалогове вікно вибору сканера
Діалогове вікно вибору сканера
Користувач може вибрати сканер, який буде використано і натиснути кнопку Гаразд, щоб відкрити сканер. Натискання кнопки Скасувати призведе до завершення роботи .
Не знайдено сканера
Не знайдено сканера
Якщо сканер не було виявлено, можливо через те, що сканер не було з’єднано з комп’ютером або вимкнено, з’єднайте або увімкніть сканер. Потім натисніть кнопку Перезавантажити список пристроїв, щоб повторно створити список сканерів.
Цю можливість передбачено не у всіх драйверах та допоміжних модулях. Якщо для вашого сканера такої можливості не передбачено, завершіть роботу , під’єднайте сканера, а потім знову запустіть .