Manuel de Skanlite
Skanlite est une application qui ne fait rien d'autre que de numériser des images et les enregistrer.
Skanlite utilise libksane, une interface de pour la librairie SANE de contrôle des scanners à plat.

Introduction
Skanlite est une application de numérisation simplifiée qui ne fait rien d'autre que de numériser des images et les enregistrer. Skanlite peut ouvrir une boîte de dialogue pour enregistrer chaque image scannée, ou enregistrer immédiatement les images dans un dossier spécifié avec des noms et extensions générés automatiquement. L'utilisateur peut aussi choisir d'afficher l'image scannée avant son enregistrement.
Skanlite peut enregistrer les images dans tous les formats pris en charge par KDE tels que, par exemple, les formats suivants :
png (8 et 16 bits par couleur)
jpeg, jpg, jpeg 2000
bmp
Vous pouvez vérifier le niveau de prise en charge de votre scanner depuis le site web du projet SANE, en inscrivant les informations dans cette page de recherche : http://www.sane-project.org/cgi-bin/driver.pl.