Fenêtre principale de Skanlite
Fenêtre principale de Skanlite
Fenêtre principale de Skanlite
Dans la fenêtre principale, l'utilisateur a deux ensembles d'options de scan : Options basiques et Options spécifiques au scanner. L'onglet Options basiques contient les paramètres les plus courants fournis par le moteur de traitement des scanners SANE, alors que l'onglet Options spécifiques au scanner contient toutes les autres options. Les options listées ici dépendent du niveau de prise en charge de votre scanner par SANE : libksane (que Skanlite utilise) devrait être capable d'afficher tous les types de paramètres fournis par SANE (les tables gamma analogiques ne sont pas gérées à ce jour).
Onglet des options spécifiques au scanner
Onglet des options spécifiques au scanner
Les options spécifiques au scanner contiennent des options plus détaillées liées au moteur de traitement. Skanlite (libksane) n'a pas de gestion particulière pour ces options.
Si vous êtes satisfaits des paramètres choisis, vous pouvez utiliser la petite flèche en haut du séparateur des options, qui permet de rétracter ou de développer la liste d'options. Cette flèche peut chevaucher la zone d'aperçu, mais elle s'efface lorsque le curseur de la souris est déplacée hors de cette icône.

Scanner
Pour scanner une image, l'utilisateur peut commencer par un scan d'aperçu et ensuite définir une portion de cette image pour effectuer le scan final. L'aperçu est effectuée en cliquant le bouton Aperçu.
Le bouton Aperçu
Le bouton Aperçu
Une fois l'aperçu effectué, Il est possible de sélectionner la région de l'image pour le scan final.
Sélection et zoom
Sélection et zoom
Afin de sélectionner l'image avec plus de précision, l'utilisateur peut zoomer, dézoomer, zoomer vers la sélection ou zoomer pour que tout l'aperçu soit visible dans le cadre.
Le bouton « Zoomer pour rentrer dans le cadre »
Le bouton « Zoomer pour rentrer dans le cadre »
Lorsque l'image est sélectionnée, sa numérisation peut être effectuée en cliquant sur Scanner.
Le bouton de numérisation finale
Le bouton de numérisation finale
Vous verrez l'état d'avancement de la numérisation.
État d'avancement de la numérisation
État d'avancement de la numérisation
Si Aperçu avant enregistrement est sélectionné dans les paramètres, l'image scannée est affichée dans une fenêtre, comme dans la capture d'écran ci-dessous. Si Enregistrer est cliqué, l'image est alors enregistrée et si Fermer est cliqué, l'image en aperçu est rejetée et vous retournez dans la fenêtre principale.
La fenêtre d'aperçu
La fenêtre d'aperçu

Numériser des sélections multiples
Parfois, seule une partie de l'image doit être numérisée. Plutôt que de numériser l'image entière pour ensuite utiliser une application d'édition graphique (telle que ) pour enregistrer des parties d'images, vous pouvez utiliser directement dans Skanlite la fonctionnalité de sélection multiple.
Sélections multiples
Sélections multiples
Numérisez d'abord un aperçu. Ensuite, utilisez le pour définir dans cet aperçu la première partie de l'image. Survolez avec le curseur de la souris cette zone, et cliquez sur l'icône + verte pour la sélectionner. Les zones sélectionnées sont indiquées par une bordure rouge. Enfin, sélectionnez de la même façon les autres parties de l'image.
Pour enlever une zone de la sélection, survolez cette zone avec le curseur de la souris, et cliquez sur l'icône - rouge. Toutes les zones de la sélection peuvent être enlevées en ouvrant le menu contextuel avec le et en cliquant ensuite sur Effacer les sélections.
Si vous avez positionné dans votre scanner deux images ou photos distinctes, et si vous effectuez un aperçu alors Skanlite sélectionnera automatiquement les différentes zones. Cette fonctionnalité peut être désactivée depuis la boîte de configuration.
Une fois que vous êtes satisfaits de vos sélections, vous pouvez effectuer leur numérisation de manière groupée. Les images seront alors enregistrées en utilisant les fonctionnalités de renommage par lot définies dans la boîte de configuration.

Paramètres de Skanlite
Le bouton Paramètres permet d'afficher une boîte de dialogue. Vous pouvez définir ici les principaux paramètres.
Voici un aperçu de la boîte de dialogue des paramètres de Skanlite
Boîte des paramètres de Skanlite
Aperçu avant enregistrement : 	L'utilisateur peut choisir d'avoir un aperçu de l'image avant son enregistrement. Pour cela l'option Avoir un aperçu de l'image avant de l'enregistrer doit être cochée. Si l'utilisateur ne veut pas un aperçu de l'image, cette option doit être décochée.
Mode d'enregistrement : 	 Ce paramètre permet de définir comment Skanlite enregistre les images. Si vous choisissez Ouvrir la boîte de dialogue d'enregistrement pour toutes les images, alors une boîte de dialogue s'ouvrira pour chaque image numérisée. Si vous préférez que Skanlite enregistre automatiquement (en créant automatiquement un nom de fichier et en l'enregistrant dans un dossier prédéfini), alors vous pouvez choisir l'option Ouvrir la boîte de dialogue d'enregistrement pour la première image seulement. Cette option ouvrira la boîte de dialogue d'« emplacement de l'enregistrement » avec la première image scannée.
Voici un aperçu de la boîte de dialogue « emplacement de l'enregistrement » de Skanlite
Boîte de dialogue « emplacement de l'enregistrement » de Skanlite.
Emplacement de l'enregistrement : 	Ce paramètre permet de définir le nom de fichier et le dossier pour enregistrer les images. L'emplacement par défaut est votre dossier personnel ; vous pouvez changer de destination en cliquant sur le bouton ....
Nom format : 	Ce paramètre définit le préfixe pour les images enregistrées automatiquement. Il définit aussi le nom proposé par défaut dans la boîte de dialogue d'enregistrement des images. Les images enregistrées automatiquement auront un suffixe numérique (les ### seront remplacés par des nombres) qui sera incrémenté pour chaque nouvel enregistrement.
Vous pouvez aussi définir le format d'enregistrement, qui par défaut est le png.
Indiquer la qualité d'enregistrement : 	L'utilisateur peut spécifier la qualité d'image à utiliser pour l'enregistrement. Ce paramètre définit le taux de compression qui sera utilisé. Si Indiquer la qualité d'enregistrement  n'est pas coché, la qualité correspondra à la valeur par défaut définie par Qt.
Fixer la résolution d'aperçu (DPI)  	Skanlite utilise des heuristiques pour définir une bonne résolution, mais si cela ne donne pas de résultat satisfaisant et la résolution est trop élevée ou trop faible, alors avec cette option la résolution pour les aperçus peut être définie.
Désactiver les sélections automatiques 	Les sélections automatiques sont activées par défaut : après un aperçu, libksane essaie de sélectionner automatiquement les zones d'image dans l'aperçu et devrait effectuer une numérisation en arrière plan de ces zones. Par exemple, si vous placez deux photos dans le scanner et effectuez un aperçu, Skanlite effectuera automatiquement la sélection de ces deux photos.
Par contre, si vous effectuez généralement des numérisations de documents, il se peut que ceux-ci soient sélectionnés automatiquement par parties et que vous ayez ensuite à supprimer manuellement ces sélections. Pour éviter cela, vous pouvez cliquer la case à cocher et désactiver l'option de sélection automatique.
Rétablir les options de numérisation à leur valeur par défaut 	Les paramètres utilisés lors de la dernière utilisation sont de nouveau chargés au démarrage. Si vous avez mal configuré les options (par exemple si vous avez changé les paramètres de correction des couleurs, qui sont disponibles avec certains moteurs de traitement, mais dont vous ne maîtrisez pas le sens), l'image scannée peut paraître très bizarre. Dans ce cas, cette option vous permet de remettre les différents paramètres à leur valeur par défaut, qui est une combinaison des valeurs par défaut de libksane et de celles du moteur de traitement.

Aide, À propos, Paramètres, et Fermer
Au bas de la fenêtre vous trouverez les boutons Aide, À propos, Paramètres, et Fermer.
Les boutons de la fenêtre principale
Les boutons de la fenêtre principale
Le bouton Aide démarre le centre d'aide de avec le manuel de Skanlite. Le bouton À propos ouvre la boîte de dialogue correspondante. Le bouton Paramètres affiche la boîte de configuration, et le bouton Fermer permet de terminer Skanlite.