Utilisation de Skanlite

Sélection du scanner
Un scanner par défaut peut être défini dans la ligne de commande de Skanlite en utilisant skanlite -d [nom du périphérique] dans un terminal. Si le scanner sélectionné est inaccessible ou si aucun scanner par défaut n'a été défini, une boîte de dialogue apparaîtra pour sélectionner un scanner.
Boîte de dialogue de Skanlite pour sélectionner un scanner
Boîte de dialogue de Skanlite pour sélectionner le scanner
L'utilisateur peut sélectionner le scanner et cliquer sur Ok pour l'ouvrir. Cliquer sur le bouton Annuler terminera l'application Skanlite
Aucun scanner n'a été trouvé
Aucun scanner n'a été trouvé
Si aucun périphérique n'est trouvé, par exemple lorsque le scanner n'a pas été allumé ou connecté, vous devez d'abord corriger cela. Ensuite, le bouton Recharger la liste des périphériquespermet de répertorier de nouveau les scanners.
Les pilotes et systèmes de numérisation ne prennent pas tous en charge cette fonctionnalité. Dans ce cas, quittez Skanlite, connectez votre scanner, et redémarrez l'application.