Menggunakan

Window Utama
Selain tampilan utama yang menampilkan perangkat yang dipilih saat ini dalam tampilan grafis dan tampilan hierarki, menggunakan dock widget atau panel untuk menampilkan beberapa informasi dan mengizinkan pilihan. Lihat cuplikanlayar berikut untuk melihat ikhtisar window utama .
Jendela utama
Window Utama
Bilah Menu: Bilah menu menghadirkan beberapa menu khusus dan beberapa menu non-standar untuk memilih aksi yang akan dilakukan. Semua perintah dijelaskan secara terperinci di .
Bilah Alat: Bilah alat adalah bilah alat standar. Hal ini bisa secara penuh disesuaikan; untuk perinciannya lihat .
Devices Panel: Panel ini mencantumkan semua perangkat yang terdapat di komputer Anda yang bisa tangani. Pilih perangkat di panel ini untuk menilik atau memodifnya dalam tampilan perangkat grafis atau tampilan perangkat hierarki.
Graphical Device View: Dalam tampilan ini menampilkan representasi grafis dari perangkat yang dipilih saat ini. Masing-masing perangkat partisi memiliki kotak sendiri dengan nama node perangkat (sda1 untuk partisi pertama dalam cuplikan di atas) dan informasi penggunaan (area ungu gelap dalam cuplikan).
Partisi extended secara visual berbeda dengan batas ekstra mereka (hijau muda pada cuplikan di atas) di sekitar mereka.
Anda bisa memilih partisi dengan mengekliknya pada tampilan perangkat grafis. Klik dua kali terbuka dialog properti partisi. Klik kanan menampilkan menu konteks partisi.
Tree Device View: Tampilan perangkat hierarki menampilkan informasi extended tentang setiap partisi pada perangkat yang dipilih. Partisi yang dipilih saat ini yang disorot. Klik dua kali sebuah partisi yang akan terbuka dialog properti partisi. Klik kanan menampilkan menu konteks partisi.
Information Panel: Panel informasi menampilkan beberapa rincian tentang perangkat atau partisi yang saat ini dipilih. Ini tidak difungsikan secara baku.
Pending Operations Panel: Panel ini mencantumkan semua operasi yang akan dieksekusi setelah Anda memilih .
Pada cuplikan di atas, satu operasi telah tertunda: Jika pengguna menerapkan operasi sekarang, sistem file pada /dev/sdb3 akan diperiksa untuk keerroran dan, jika diperlukan, diperbaiki.
Bilah Status: Bilah status menampilkan berapa banyak operasi yang saat ini tertunda.
Log Output Panel: Panel ini menampilkan informasi log. Ini hanya kepentingan sekunder bagi pengguna non-lanjutan dan tidak difungsikan secara baku.